Maîtrise informatique 1999-2000 — Bordeaux I TFP

TD 5 - C

Encore plus d’exceptions en C

1. Le module exception proposé à l’occasion de la fiche 4 ne permet pas de déterminer l’exception levée lors d’un appel

HANDLE(any,f(...));

Cela serait utile pour effectuer un traitement différencié incluant par exemple la “relance” de l’exception reçue. Voici un exemple possible:

void
f(int i)
{
  HANDLE_ANY(f3(i))
  ON_NO_EXCEPTION
    fprintf(stderr,"passage normal de f3 vers f2\n");
  ON_EXCEPTION(e1)
    {
       fprintf(stderr,"exception e1 relancee par f2 \n");
       RERAISE_IT;
    }
  ON_EXCEPTION(e2)
    fprintf(stderr,"exception e2 recuperee par f2 \n");
  ON_ANY_OTHER
    RERAISE_IT ;
}

Quelles sont donc les modifications à apporter au module ?