#ifndef TEST_HISTORIQUE_DEF
#define TEST_HISTORIQUE_DEF

#define NOUVEL_HISTORIQUE 'n'
#define ALLER_EN_FIN '>'
#define AFFICHER_PRECEDENT '<' 

#endif  /* TEST_HISTORIQUE_DEF */
