#ifndef TEST_ANNEAU_DEF
#define TEST_ANNEAU_DEF

#define NOUVEL_ANNEAU	     'n'
#define ALLER_EN_FIN	     '>'
#define AFFICHER_PRECEDENT   '<'

#endif  /* TEST_ANNEAU_DEF */
